-- 创建配置表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS config (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    config_key VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    config_value TEXT NOT NULL,
    description VARCHAR(255),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 插入默认配置数据
INSERT INTO config (config_key, config_value, description) VALUES
('main_title', '会议签到', '首屏主标题'),
('subtitle', '请填写以下信息完成签到', '首屏副标题'),
('success_title', '签到成功', '签到成功页面标题'),
('success_message', '欢迎参加本次会议，祝您会议愉快！', '签到成功消息'),
('already_checked_title', '您已签到', '重复签到页面标题'),
('already_checked_message', '您之前已经完成签到，无需重复签到。祝您会议愉快！', '重复签到消息'),
('success_main_title', '签到成功', '签到成功后的主标题');