-- 修复配置数据的SQL脚本
-- 确保使用正确的UTF-8字符编码

-- 设置连接字符集
SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
SET character_set_client = utf8mb4;
SET character_set_connection = utf8mb4;
SET character_set_results = utf8mb4;

-- 清空现有数据
DELETE FROM config;

-- 重新插入正确的配置数据
INSERT INTO config (config_key, config_value, description) VALUES
('main_title', '医疗协会年度大会签到', '首页主标题'),
('subtitle', '欢迎参加2024年医疗协会年度大会，请完成签到', '首页副标题'),
('success_title', '签到成功', '签到成功页面标题'),
('success_message', '欢迎参加本次会议，祝您会议愉快！', '签到成功消息'),
('already_checked_title', '您已签到', '重复签到页面标题'),
('already_checked_message', '您之前已经完成签到，无需重复签到。祝您会议愉快！', '重复签到消息'),
('success_main_title', '签到成功', '签到成功后的主标题');

-- 验证插入的数据
SELECT id, config_key, config_value, description FROM config;